-- ISO-Groesse fuer die Kundenplattform-Anzeige (01.09.2026, Nutzer-Feedback
-- nach dem ersten echten Hardware-Test: "Bitte nach ISO-Build auch die
-- Groesse anzeigen lassen"). Analog zu sha256 (Migration 0023) einmalig
-- direkt nach erfolgreichem Bau berechnet, nicht bei jedem Seitenaufruf.
ALTER TABLE iso_builds ADD COLUMN size_bytes BIGINT;
