-- ISO-Ablauf nach 7 Tagen (siehe ADR-Nachtrag zu ADR-0014). Ergaenzt die
-- bestehende "neuer Build ersetzt alten Build derselben Org"-Aufraeumung
-- (cleanup_old_iso_builds()) um eine reine Zeitdimension, die unabhaengig
-- davon greift, ob die Organisation je erneut baut.
ALTER TABLE iso_builds ADD COLUMN expires_at TIMESTAMPTZ;
