BEGIN;

-- Fedora-Installer wurde zurückgestellt, Fokus liegt jetzt auf Mint (siehe
-- ansible-content-Umbenennung in Migration 0010). Default-Bereitstellungsvorlage
-- entsprechend umstellen. Zwei Statements statt eines, damit der bestehende
-- Unique-Index bereitstellungsvorlagen_one_default_per_org (nur ein
-- is_default=TRUE je organization_id) an keinem Zwischenschritt verletzt wird.
UPDATE bereitstellungsvorlagen bv
SET is_default = FALSE
FROM backends b
WHERE bv.backend_id = b.id AND b.key = 'fedora' AND bv.is_default = TRUE;

UPDATE bereitstellungsvorlagen bv
SET is_default = TRUE
FROM backends b
WHERE bv.backend_id = b.id AND b.key = 'mint';

COMMIT;
