-- SHA256-Pruefsumme fuer heruntergeladene ISOs (28.08.2026-Fund, Self-
-- Service-Flow-Test): Download laeuft ueber den Kundenplattform-Proxy zu
-- anode, ein Hash zur Integritaetspruefung unabhaengig von diesem Pfad war
-- bislang nicht vorhanden. Einmalig direkt nach erfolgreichem Bau berechnet
-- (nicht bei jedem Seitenaufruf - mehrere GB Datei).
ALTER TABLE iso_builds ADD COLUMN sha256 TEXT;
